12 2017 - Effacement du Clapet de Combleux et restauration de son ancien lit

Site à l’extrême aval du bassin versant, au niveau de sa confluence avec le Canal d’Orléans, le tracé de la Bionne a été complètement modifié lors des opérations de recalibrage et rectification des années 70.

Comme pour l’ensemble de son tracé, le cours d’eau de la Bionne présente un lit mineur fortement surdimensionné, les écoulements y sont homogènes et l’envasement important.

L’ancien lit de la rivière n’ayant pas été comblé lors de ses travaux hydrauliques, le projet visait à rétablir les écoulements dans le méandre abandonné avec des caractéristiques plus proches du milieux naturels, tout en laissant la possibilité au cours d’eau d’envahir le lit surdimensionné en période de hautes eaux.